<template>
	<view class="content">
		<view class="header-title">
			捐献造血干细胞你了解多少？
		</view>
		<view class="list-box">
			<view class="list-item">
				<view class="list-tpl paragraph">
					很多有爱心的小伙伴在后台问小编：什么是造血干细胞造血干细胞能治疗什么病、联系哪进行登记捐献造血干细胞等等。本期细胞日志为大家普及一下，捐献造血干细胞的流程。让爱生根，让爱发芽。
				</view>
			</view>	
		</view>
		<view class="box-1">
			伸出你我双手点燃生命希望
		</view>
		<view class="box-1">
			奉献爱心 重铸生命
		</view>
			<view class="title">
				<view class="title-1">
					捐献造血干细胞的流程
				</view>
			</view>
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-1.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						检测
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						入库年龄在18-45周岁,捐献年龄在18~55周岁,身体健康,符合无偿献血条件,可与所在地省级管理中心或红十字会联系。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/lianxi.webp" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-2.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						HLA分型检验
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						可以直接到献血车上抽取约8毫升血液，进行HLA分型检验。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/HLA.webp" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl">
						<view class="title-1">
							HLA低分辨分型
						</view>
						<view class="paragraph">
							反映了HLA抗原水平的等位基因类型，用于骨髓、器官移植组织配型的初筛。
						</view>
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-3.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						录入骨髓库
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						数据资料将在"静思期"过后,被录入中国造血干细胞捐献者资料库等待患者查询。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/img03.webp" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="remarks">
				<view class="details">
					<text style="font-weight: 700;">注</text>：由于配型相合受供患双方HLA基因影响，作为志愿捐献者等待捐献的时间，可能很短，也可能要等若干年。
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl">
						<view class="title-1">
							静思期？
						</view>
						<view class="paragraph">
							抽取血样后,我们留给您一周时间。一周内如果您改变主意，请立即通知所在地省级管理中心或当地红十字会，终止HLA分型检测及数据录入,从而避免资源浪费及未来可能对患者造成的伤害。
						</view>
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-4.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						配型成功
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						如果一旦检索配型成功,在征得捐献者的同意后,将会对捐献者和患者的血样进行<text style="font-weight: 700;">HLA高分辨检测</text>。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/img04.webp" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl">
						<view class="title-1">
							HLA高分辨分型
						</view>
						<view class="paragraph">
							抽取患者和捐献者的静脉血样本,提取DNA,测出各自DNA碱基的顺序,最后通过软件比对分析得出HLA型别。
						</view>
						<view class="paragraph">
							分型的作用就是要找到排列一致的样本,配型的精度决定了患者在术后的康复效果和生存质量，是如何快速、准确地找到与患者一致的干细胞。
						</view>
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-5.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						注射动员剂
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						完成体检并完成注射动员剂,每天打两针动员剂,上午一针,下午一针,一共打四天,第五天进行采集。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/img05.webp" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl">
						<view class="title-1">
							为什么要注射动员剂？
						</view>
						<view class="paragraph">
							在正常生理条件下，外周血的造血干细胞量少，不能满足采集需求,通过注射动员剂,可使外周血造血干细胞增加20-30倍。
						</view>
						<view class="paragraph">
							据多年的临床观察和国际报道，至今<text style="font-weight: 700;">并未发现动员剂对人体健康的危害</text>。
						</view>
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-6.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						采集
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl">
						<view class="title-1">
							为什么要注射动员剂？
						</view>
						<view class="paragraph">
							进行外周造血干细胞采集。在采集时，从一处静脉引出血，通过仪器把<text style="font-weight: 700;">造血干细胞提取出来</text>用于移植，不需要的成分再<text style="font-weight: 700;">"送"</text>回供者的体内。
						</view>
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/img06.webp" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						注:移植前,尤其是签署捐献同意书后就不能改变捐献的决定，因为在这个时候,患者为准备移植已经进行了大剂量的放疗和化疗，丧失了造血能力，此期间若终止捐献，再临时寻找配型相合者已来不及，患者将有生命危险。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-7.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						移植手术
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						医护人员将造血干细胞输注患者体内完成移植手术。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/img07.jpeg" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="main">
				<view class="number">
					<view class="number-1">
						<image src="../../static/img/number-8.png" mode=""></image>
					</view>
				</view>
				<view class="name">
					<view class="name-1">
						健康追踪
					</view>
				</view>
			</view>
			
			<view class="list-box">
				<view class="list-item">
					<view class="list-tpl paragraph">
						在捐献后30天到半年之内,将会对捐献者的健康状况进行<text style="font-weight: 700;">跟踪随访</text>，还会为捐献者提供一年的相关保险。
					</view>
				</view>	
			</view>
			
			<view class="contact">
				<image src="../../static/img/img08.jpeg" mode=""></image>
			</view>
			
			<view class="boundary">
				<view class="boundary-1">
				</view>
				<view class="boundary-bg">
					<image src="../../static/img/img09.webp" mode=""></image>
				</view>
				<view class="boundary-1">
				</view>
			</view>
			
			<view class="end">
				<view class="end-1">
					以上就是捐献造血干细胞的流程
				</view>
				<view class="end-1">
					请支持造血干细胞捐献
				</view>
				<view class="end-1">
					点燃生命希望
				</view>
				<view class="end-1">
					播撒爱的种子
				</view>
				<view class="end-1">
					捐干没有那么可怕
				</view>
				<view class="end-1">
					英雄就在你我身边
				</view>
				<view class="end-1">
					为英雄点赞
				</view>
				<view class="end-1">
					下期再见
				</view>
			</view>
			<view class="footer">
				<view class="footer-left">
					
				</view>
				<view class="footer-main">
					
				</view>
				<view class="footer-right">
					<view class="footer-1">
						未
					</view>
					<view class="footer-1">
						完
					</view>
					<view class="footer-1">
						待
					</view>
					<view class="footer-1">
						续
					</view>
				</view>
			</view>
			
			
		
		
		
		
	</view>
</template>

<script>
</script>

<style lang="scss">
	page{
		background-color: #FFFFFF;
	}
	.content{
		// padding: 25rpx;
		background-color: #FFFFFF;
		padding-bottom: 64rpx;
		.header-title{
			margin-top: 45rpx;
			font-size: 36rpx;
			text-align: center;
		}
		.list-box{
			padding:25rpx 25rpx;
		}
		.list-item{
			padding-bottom: 15rpx;
			.list-title{
				font-size: 34rpx;
				display: flex;
				image{
					width: 56rpx;
					height: 44rpx;
					margin-right: 15rpx;
				}
			}
			.list-tpl{
				margin: 25rpx 0rpx;
				padding: 25rpx 25rpx;
				background-color: #FEF6F7;
				border:4rpx solid #C53335;
				color: #222222;
				font-size: 28rpx;
				border-radius: 25rpx;
				text-align: justify;
				.title-1{
					font-size: 32rpx;
					text-align: center;
					margin-bottom: 15rpx;
				}
				
			}
		}
		video{
			width: 750rpx;
		}
		.main{
			// padding: 25rpx;
		}
		.box-1{
			margin-top: 15rpx;
			text-align: center;
			font-size: 32rpx;
		}
		.title{
			margin-top: 55rpx;
			width: 100%;	
					display: flex;
					justify-content: center;
			.title-1{
				padding: 12rpx 15rpx;
				// width: 400rpx;
				border:4rpx solid #C53335;
				border-radius: 25rpx;
				
			}
		}
		.number{
			margin-top: 35rpx;
			display: flex;
			justify-content: center;
			align-items: center;
			width: 100%;
			.number-1{
				display: flex;
				justify-content: center;
				align-items: center;
				width: 60rpx;
				height: 60rpx;
				border-radius: 60rpx;
				background-color: #C53335;
				image{
					width: 46rpx;
					height: 46rpx;
				}
			}
		
			
		}
		.remarks{
			width: 100%;
			padding: 25rpx 25rpx 0;
			font-size: 28rpx;
			line-height: 44rpx;
			.details{
				
			}
		}
		.name{
			margin-top: 35rpx;
			font-size: 32rpx;
			width: 100%;
			display: flex;
			
			justify-content: center;
			.name-1{
				padding: 8rpx 35rpx;
				border-radius: 25rpx;
				background-color: #C53335;
				// border:4rpx solid #C53335;
				
				color: #FFFFFF;
			}
		}
		.contact{
			width: 750rpx;
			height: 600rpx;
			image{
				width: 750rpx;
				height: 560rpx;
			}
		}
		.boundary{
			display: flex;
			justify-content: center;
			align-items: center;
			.boundary-1{
				width: 104rpx;
				border-top: 1rpx dashed #C53335;
				box-sizing: border-box;
			}
			.boundary-bg{
				width: 88rpx;
				height: 88rpx;
				margin: 0 12rpx;
				image{
					width: 88rpx;
					height: 88rpx;
				}
			}
		}
		.end{
			margin-top: 22rpx;
			display: flex;
			flex-direction: column;
			align-items: center;
			font-size: 30rpx;
			.end-1{
				line-height: 64rpx;
			}
			
		}
		.footer{
			margin-top: 84rpx;
			display: flex;
			align-items: center;
			padding: 0 25rpx;
			.footer-left{
				width: 30rpx;
				height: 25rpx;
				background-color: #C53335;
				border-radius: 25rpx;
			}
			.footer-main{
				width: 100%;
				border: 1rpx solid #C53335;
			}
			.footer-right{
				display: flex;
				
				.footer-1{
					display: flex;
					align-items: center;
					justify-content: center;
					width: 44rpx;
					height: 44rpx;
					font-size: 32rpx;
					background-color: #C53335;
					color: #FFFFFF;
					border-radius: 50%;
				}
			}
		}
	}
	.paragraph{
		margin-top: 2rpx;
		// text-indent:52rpx;
	}
</style>
